By: うえだ

円形脱毛症になり皮膚科に通い一年半ほどかけて元通りになりました。元々、毛が細く、毛量も少なかったので、シャンプーは市販のものだと頭皮に良くないのか、どんどん抜ける気がして、パサパサな感じもあり、無添加のものでも、合っている気がしたことが無かったです。脱毛症になったのをきっかけに、シャンプーについて調べました。通信販売でシャンプーを買うのは、しかも少しお高めなので、抵抗があったのですが、髪のためなら！と思い頼んでみると、香りも大袈裟な香料ではなく、自然な香りが最高。何より抜け毛が減りました！髪の毛一本一本が強くなった気がします！一度、やっぱり高いし、と思って市販のシャンプーに戻した時期があったのですが、また髪質もパサパサ、抜け毛も増えてきたので、ハルに戻しました。なので今は順調です。病気を治す薬ではないですが、ハルを使っているということで安心感が自分の中でありました。その安心感がストレス軽減に繋がってはいるのではないかと思います。やっぱりこのシャンプーやめられない。